Title: Zeichencodierung
Course: eTapas 2014/15

Q: Können alle im ASCII-Code enthaltenen Zeichen am Computerbildschirm dargestellt werden?
- Wahr
- Falsch
A: Falsch

Q: Wieviel Speicherplatz(in Bit) wird pro Zeichen benötigt, das mit ASCII kodiert worden ist?
A: 7

Q: Wieviele Zeichen sind im ASCII-Standard enthalten?
A: 128

Q: Übersetze folgenden Code mit Hilfe der ASCII-Tabelle:

41 53 43 49 49

[Image]
A: ASCII

Q: Wieviele Zeichen sind im ISO-8859-1-Standard enthalten?
A: 256

Q: Wieviel Speicherplatz(in Bit) wird pro Zeichen benötigt, das mit ISO-8859-1 kodiert worden ist?
A: 8

Q: Bei UTF-8 handelt es sich um
- eine Zeichencodierung
- einen Zeichensatz
A: eine Zeichencodierung

Q: Wenn UTF-8 verwendet wird, wird für jedes Zeichen gleich viel Speicherplatz benötigt.
- Wahr
- Falsch
A: Falsch

Q: Unicode bietet ungefähr Platz für wieviel Zeichen?
- ~ Tausend
- ~ Zehntausen
- ~ 1 Million
- ~ 1 Milliarde
A: ~ 1 Million